; tidfu.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "tidfu"

EXPORTS
    TIDFUInit                   @1
    TIDFUDeviceOpen             @2
    TIDFUDeviceClose            @3
    TIDFUDeviceStringGet        @4
    TIDFUDeviceASCIIStringGet   @5
    TIDFUParamsGet              @6
    TIDFUDownload               @7
    TIDFUDownloadBin            @8	
    TIDFUDownloadHex            @9
    TIDFUErase                  @10
    TIDFUUpload                 @11
    TIDFUIsValidImage           @12
    TIDFUStatusGet              @13
    TIDFUErrorStringGet         @14
    TIDFUBlankCheck             @15
    TIDFUModeSwitch             @16
